0.2 0.5 0.8 1.1 1.46 0.8

0.9

1

1.1

1.2

x (m) ωR

Primeiro modo de vibração h(x)/h_0 = 0,9 h(x)/h_0 = 0,75 h(x)/h_0 = 0,5